NOTE    THIS IS THE DATABASE FOR VERSION 1.44 OF 22DISK BY SYDEX.
NOTE
NOTE        Edited JULY 17, 1989  for European Purposes
NOTE
NOTE            SYDEX
NOTE            153 NORTH MURPHY AVE.
NOTE            SUNNYVALE, CA  94086
NOTE            (408) 739-4866


BEGIN PCMS PC/M System   (80*2* 16,256 4 OFS 4k DIR)   5.25"
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 16,256 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER SIDES
LABEL PCMSYS
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 311 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END

BEGIN R624 PC1715 SCP   (80*2* 16,256 4 OFS 4k DIR)   5.25"
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 16,256 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 311 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END

BEGIN R780 PC1715 SCP   (80*2* 5,1024 4 OFS 4k DIR)   5.25"
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5 SIDE2 1 1,2,3,4,5 ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END

BEGIN R800 PC1715 CPA   (80*2* 5,1024 0 OFS 6k DIR)   5.25"
DENSITY MFM,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5 SIDE2 1 1,2,3,4,5 ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 399 DRM 191 AL0 224 AL1 0 OFS 0
END

BEGIN KCS1  KC Compact 169K System Format
DENSITY MFM,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 1 
SECTORS 9,512 
SKEW 2
SIDE1 0 041h, 042h, 043h, 044h, 045h, 046h, 047h, 048h, 049h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 170 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

BEGIN KCD1  KC Compact 178K Data Format
DENSITY MFM,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 1 
SECTORS 9,512 
SKEW 2
SIDE1 0 0c1h, 0c2h, 0c3h, 0c4h, 0c5h, 0c6h, 0c7h, 0c8h, 0c9h
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 179 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END

